20 mm Sicherheitsabstand

Bitte beachten Sie die Angaben in den technischen Datenblättern genau, um Fehler oder Mängel in der Produktion zu vermeiden. So lassen sich verlängerte Lieferzeiten und unnötige Mehrkosten für Sie effektiv verhindern! Werden die Vorgaben nicht eingehalten, können wir leider keine Haftung für ein mangelhaftes Produktionsergebnis übernehmen. Reklamationen aufgrund fehlerhaft angelieferter Daten sind dementsprechend nicht möglich.
Diese Ebene vor Datenausgabe löschen!